create table hl_config.sys_set (
    id bigint(11) unsigned primary key auto_increment,
    type varchar(200) not null comment '系统设置的键（全部大写字母和下划线组成）',
    `value` varchar(500) not null comment '系统设置的值',
    remark varchar(500) not null default '' comment '备注',
    is_delete tinyint(2) not null default 0 comment '是否删除。0：未删；1：已删；',
    create_time datetime not null default current_timestamp comment '创建时间',
    update_time datetime not null default current_timestamp on update current_timestamp comment '修改时间'
) engine = InnoDB default charset = utf8mb4 comment = '系统设置';

-- 生产环境 CorpID 需要替换为正式试用版的 CorpID
-- INSERT INTO hl_config.sys_set (type, value, remark) VALUES ('TRIAL_VERSION_CORP_ID', 'ding07fba4ee63c8e35735c2f4657eb6378f', '试用版公司 ID（企业 CorpID），多个请用英文逗号分割');
-- INSERT INTO hl_config.sys_set (type, value, remark) VALUES ('TRIAL_VERSION_USE_DAY', '30', '试用版使用时长（单位：天）');
